OpenID Single Sign On Provider (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: user
target: کاربر

en: Delete
target: حذف

en: Cancel
target: لغو

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Yes
target: بله

en: No
target: خیر

en: This action cannot be undone.
target: این عمل برگشت‌پذیر نیست.

en: Label
target: برچسب

en: Default
target: پیش‌فرض

en: User
target: کاربر

en: Session closed for %name.
target: نشست برای %name بسته شد.

en: Log out
target: خروج

en: Account
target: حساب
