OpenID Single Sign On Relying Party (7.x-1.0-beta2) - en to th translation catalogue (4 entries)

en: user
th: ผู้ใช้

en: Login
th: เข้าสู่ระบบ

en: Session closed for %name.
th: เซสชั่นปิดสำหรับ %name.

en: Please wait...
th: กรุณารอ...
