OpenID Single Sign On Relying Party (7.x-1.0-beta3) - en to ka translation catalogue (4 entries)

en: user
ka: მომხმარებელი

en: Name
ka: სახელი

en: Session closed for %name.
ka: სესია დახურულია %name-სთვის.

en: Please wait...
ka: გთხოვთ დაიცადოთ...
