Openlayers Geosearch (7.x-1.0-beta1) - en to uk translation catalogue (5 entries)

en: Search
uk: Пошук

en: Name
uk: Назва (ім'я)

en: Address
uk: Адреса

en: Map
uk: Мапа

en: Searching...
uk: Пошук...
