Openlayers Heatmaps (7.x-1.0) - en to hu translation catalogue (4 entries)

en: Not installed
hu: Nincs telepítve

en: Installed
hu: Telepített

en: Radius
hu: Sugár

en: Opacity
hu: Átlátszatlanság
