Openlayers Heatmaps (7.x-1.0) - en to kn translation catalogue (3 entries)

en: Installed
kn: ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ

en: Radius
kn: ತ್ರಿಜ್ಯ

en: Intensity
kn: ಪ್ರಖರತೆ
