OpenLucius LDAP (7.x-1.0-rc3) - en to ca translation catalogue (2 entries)

en: Display name
ca: Nom de la presentació

en: %name: found no valid user with that name.
ca: %name: no s'ha trobat cap usuari vàlid amb aquest nom.
