OpenLucius LDAP (7.x-1.0-rc3) - en to es translation catalogue (3 entries)

en: An error occurred
es: Sucedió un error

en: Display name
es: Mostrar nombre

en: %name: found no valid user with that name.
es: %name: No se encontró ningún usuario válido con ese nombre.
