OpenLucius LDAP (7.x-1.0-rc3) - en to hu translation catalogue (4 entries)

en: An error occurred
hu: Hiba történt

en: Display name
hu: Megjelenített név

en: %name: found no valid user with that name.
hu: %name: nincs érvényes felhasználó ezzel a névvel.

en: Initializing
hu: Előkészítés
