OpenLucius LDAP (7.x-1.0-rc3) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: An error occurred
target: Ocorreu um erro

en: Display name
target: Mostrar o nome

en: %name: name mismatch. Please check your selection.
target: %name: nome errado. Por favor verifique sua seleção.

en: %name: found no valid user with that name.
target: %name: não há um usuário com esse nome.
