OpenLucius LDAP (7.x-1.0-rc3) - en to unknown language translation catalogue (2 entries)

en: Display name
target: 顯示名稱

en: %name: found no valid user with that name.
target: %name: 沒有找到任何有這個名字的有效使用者。
