OpenLucius LDAP (7.x-1.3) - en to cs translation catalogue (4 entries)

en: Value
cs: Hodnota

en: Groups
cs: Skupiny

en: Display name
cs: Název zobrazení

en: %name: found no valid user with that name.
cs: %name: nebyl nalezen žádný platný uživatel s tímto jménem.
