OpenLucius LDAP (7.x-1.0-rc3) - en to cs translation catalogue (2 entries)

en: Display name
cs: Název zobrazení

en: %name: found no valid user with that name.
cs: %name: nebyl nalezen žádný platný uživatel s tímto jménem.
