OpenLucius RESTful API (7.x-1.0-rc2) - en to unknown language translation catalogue (1 entry)

en: The upload directory %directory for the file field !name could not be created or is not accessible. A newly uploaded file could not be saved in this directory as a consequence, and the upload was canceled.
target: O diretório de upload %directory para o campo File !name, não pôde ser criado ou não está acessível. Em consequência o arquivo enviado não pôde ser salvo no diretório e foi cancelado.
