OpenLucius RESTful API (7.x-1.0-rc2) - en to hr translation catalogue (1 entry)

en: The upload directory %directory for the file field !name could not be created or is not accessible. A newly uploaded file could not be saved in this directory as a consequence, and the upload was canceled.
hr: Direktorij otpreme %directory za polje !name nije moglo biti stvoreno ili mu se ne može pristupiti. Novootpremljena datoteka ne može biti spremljena unutar ovoga direktorija i otprema je otkazana.
