OpenLucius RESTful API (7.x-1.0-rc2) - en to vi translation catalogue (1 entry)

en: The upload directory %directory for the file field !name could not be created or is not accessible. A newly uploaded file could not be saved in this directory as a consequence, and the upload was canceled.
vi: Không thể tạo hoặc ghi vào thư mục tải lên %directory cho trường tệp tin !name. Vì tệp tin vừa tải lên không thể lưu vào thư mục này,  nên việc tải lên đã bị hủy bỏ.
