OpenTok Session Field (7.x-1.1-alpha1) - en to vi translation catalogue (8 entries)

en: Default
vi: Mặc định

en: Close
vi: Đóng

en: Publish
vi: Xuất bản

en: Unpublish
vi: Ngưng xuất bản

en: Connect
vi: Kết nối

en: Disconnect
vi: Ngắt kết nối

en: Moderator
vi: Người điều hành:

en: Mute
vi: Tắt
