OptimizeDB (7.x-1.4) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Development
target: توسعه

en: Disabled
target: غیرفعال

en: None
target: هیچ

en: No content available.
target: هیچ محتوایی در دسترس نیست.
