Oracle driver (7.x-1.0) - en to ca translation catalogue (1 entry)

en: Drupal could not be correctly setup with the existing database. Revise any errors.
ca: El Drupal no s'ha pogut instal·lar correctament a la base de dades existent. Reviseu qualsevol error.
