Oracle driver (7.x-1.0) - en to fi translation catalogue (1 entry)

en: Drupal could not be correctly setup with the existing database. Revise any errors.
fi: Drupalin tietokantataulujen asennus nykyiseen tietokantaan epäonnistui. Tarkasta virheraportti.
