Oracle driver (7.x-1.0) - en to hu translation catalogue (1 entry)

en: Drupal could not be correctly setup with the existing database. Revise any errors.
hu: A Drupal nem állítható be teljesen a jelenlegi adatbázishoz. A hibaüzeneteket érdemes áttekinteni.
