Oracle driver (7.x-1.0) - en to pl translation catalogue (1 entry)

en: Drupal could not be correctly setup with the existing database. Revise any errors.
pl: Prawidłowe ustawienie Drupala z istniejącą bazą danych jest niemożliwe. Należy zrewidować wszystkie błędy.
