Oracle driver (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (1 entry)

en: Drupal could not be correctly setup with the existing database. Revise any errors.
target: Drupal não pôde ser corretamente instalado no banco de dados. Revise se há algum erro.
