Oracle driver (7.x-1.0) - en to uk translation catalogue (1 entry)

en: Drupal could not be correctly setup with the existing database. Revise any errors.
uk: Друпал не може бути правильно встановлений з існуючою базою даних. Виправте можливі помилки.
