Oracle driver (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Save configuration
target: Salvar configurações

en: Reset to defaults
target: Restaurar para as configurações padrão

en: Value
target: Valor

en: The configuration options have been saved.
target: As configurações foram salvas.

en: Settings
target: Configurações

en: Schedule
target: Agendar

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: As configurações foram restauradas aos valores padrão.

en: Options
target: Opções

en: Database
target: Banco de dados

en: Performance
target: Desempenho

en: Operation
target: Operação

en: Interval
target: Intervalo

en: Translation
target: Tradução

en: Identifier
target: Identificador

en: Column
target: Coluna

en: Translate
target: Traduzir

en: Drupal could not be correctly setup with the existing database. Revise any errors.
target: Drupal não pôde ser corretamente instalado no banco de dados. Revise se há algum erro.
