Oracle Driver (7.x-1.11) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Save configuration
target: 儲存設定

en: Reset to defaults
target: 重置為預設值

en: Value
target: 數值

en: The configuration options have been saved.
target: 設定選項已儲存。

en: Settings
target: 設定

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: 設定選項已被重設至預設值。

en: Options
target: 選項

en: Database
target: 資料庫

en: Performance
target: 效能

en: Operation
target: 操作

en: Interval
target: 間隔

en: Translation
target: 翻譯

en: Identifier
target: 識別碼

en: Column
target: 欄

en: Translate
target: 翻譯

en: Drupal could not be correctly setup with the existing database. Revise any errors.
target: Drupal 無法正確地使用現存資料庫進行安裝。請修正錯誤。
