Oracle driver (7.x-1.4) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Save configuration
target: ذخیره پیکربندی

en: Reset to defaults
target: بازنشاندن به پیش‌فرض

en: Value
target: مقدار

en: The configuration options have been saved.
target: تنظیمات ذخیره شدند.

en: Settings
target: تنظیمات

en: Schedule
target: برنامه زمانی

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: گزینه‌های پیکربندی به مقادیر پیش‌فرض‌شان بازنشانی شدند.

en: Options
target: گزینه‌ها

en: Database
target: پایگاه داده

en: Performance
target: کارایی

en: Operation
target: عملکرد

en: Translation
target: ترجمه

en: Identifier
target: شناسه

en: Column
target: ستون

en: Translate
target: ترجمه

en: Drupal could not be correctly setup with the existing database. Revise any errors.
target: دروپال نتوانست بر روی پایگاه داده فعلی به درستی نصب شود. لطفا موارد خطا را بازبینی نمایید.
