Oracle driver (7.x-1.6) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Value
target: Værdi

en: The configuration options have been saved.
target: Indstillingerne er blevet gemt.

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: Indstillingernes standardværdier er blevet gendannet.

en: Performance
target: Ydelse
