Oracle driver (7.x-1.6) - en to unknown language translation catalogue (27 entries)

en: Save configuration
target: 保存配置

en: Reset to defaults
target: 重置为默认值

en: Value
target: 值

en: The configuration options have been saved.
target: 配置选项已保存。

en: Settings
target: 设置

en: Schedule
target: 计划任务

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: 已恢复为默认值

en: Options
target: 选项

en: Database
target: 数据库

en: Performance
target: 性能

en: Operation
target: 操作

en: Interval
target: 间隔

en: Translation
target: 翻译

en: Identifier
target: 标识符

en: Column
target: 列

en: Translate
target: 翻译

en: Drupal could not be correctly setup with the existing database. Revise any errors.
target: Drupal不能正确配置当前的数据库。请修正所有错误。

en: Oracle driver options
target: Oralce驱动选项

en: Debug?
target: 调试？

en: Total CPU time (in microseconds)
target: 总的CPU时间 (单位：毫秒)

en: Total elapsed time (in microseconds)
target: 总的运行时间（单位：毫秒）

en: CPU cost
target: CPU开销

en: I/O cost
target: I/O开销

en: Oracle statement translation tool
target: Oracle语句的翻译工具

en: Drupal statement
target: Drupal语句

en: DB Prefixes
target: 数据库的前缀

en: Configure Oracle settings
target: 配置Oracle的设置项
