Organigrams (7.x-1.3) - en to unknown language translation catalogue (32 entries)

en: delete
target: 刪除

en: Delete
target: 刪除

en: Operations
target: 操作

en: Cancel
target: 取消

en: Description
target: 描述

en: view
target: 檢視

en: Edit
target: 編輯

en: Weight
target: 權重

en: The configuration options have been saved.
target: 設定選項已儲存。

en: Center
target: 中間

en: Name
target: 名稱

en: edit
target: 編輯

en: Save
target: 儲存

en: Top
target: 頂

en: View
target: 檢視

en: Add item
target: 新增選單項目

en: Text
target: 文字

en: status
target: 狀態

en: Options
target: 選項

en: Parent item
target: 上層項目

en: Published
target: 已發表

en: Background color
target: 背景色彩

en: Position
target: 位置

en: Font size
target: 字型大小

en: Font settings
target: 字型設定

en: List items
target: 列出項目

en: Fieldgroup
target: 欄位群組

en: Machine name
target: 機器可讀名稱

en: Delete item
target: 刪除項目

en: Checkbox
target: 勾選框

en: Long text
target: 長文字欄

en: The machine-readable name cannot be "add" or "list".
target: 機器可讀名稱不能是 "add" 或是 "list"。
