Open Web Analytics (7.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Pages
target: صفحه‌ها

en: General settings
target: تنظیمات عمومی

en: Statistics
target: آمار

en: Roles
target: نقش‌ها

en: Debug
target: اشکال زدایی

en: Not configured
target: پیکربندی نشده

en: Users are tracked by default, but you are able to opt out.
target: در حالتپیشفرض، ردپای کاربران ثبت می‌گردد. اما شما می‌توانید این کار را متوقف نمایید.

en: Enable user tracking
target: فعال کردن ردیابی کاربر
