PA11Y Integration (7.x-1.0) - en to sl translation catalogue (5 entries)

en: Administer
sl: Upravljaj

en: Delete
sl: Izbriši

en: Results
sl: Rezultati

en: Testing
sl: Testiranje

en: Site configuration
sl: Konfiguracija strani
