PA11Y Integration (7.x-1.0) - en to ug translation catalogue (5 entries)

en: Administer
ug: باشقۇرغۇچى

en: Delete
ug: ئۆچۈرۈش

en: Results
ug: نەتىجە

en: Testing
ug: سىناش

en: Site configuration
ug: بېكەت تەڭشىگى
