Page break Field (7.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: Previous
target: Anterior

en: Next
target: Próximo

en: delete
target: apagar

en: Delete
target: Apagar

en: Cancel
target: Cancelar

en: This action cannot be undone.
target: Esta operação não pode ser desfeita.

en: edit
target: editar

en: Field
target: Campo

en: Label
target: Rótulo

en: Save settings
target: Salvar as configurações

en: Edit instance settings.
target: Editar opções da instância.

en: Delete instance.
target: Apagar instância.

en: Saved %label configuration.
target: Configuração de %label salva.

en: Page break
target: Quebra de página
