Page Load Progress (7.x-1.2) - en to ru translation catalogue (8 entries)

en: Time to wait before locking the screen
ru: Время ожидания перед блокировкой экрана

en: Show immediatly
ru: Показать немедленно

en: Show after a 1 second delay
ru: Показать после 1-секундной задержки

en: Show after a 3 seconds delay
ru: Показать после 3-секундной задержки

en: Show after a 5 seconds delay
ru: Показать после 5-секундной задержки

en: Administer Page Load Progress settings
ru: Администрирование Прогресса загрузки страницы

en: Page Load Progress
ru: Прогресс загрузки страницы

en: Page load Progress
ru: Прогресс загрузки страницы
