Page Manager Cache Lifetime (7.x-1.1) - en to fr translation catalogue (3 entries)

en: none
fr: aucun(e)

en: Cache lifetime
fr: Durée de vie du cache

en: Performance and scalability
fr: Performances et extensibilité
