Page Manager Cache Lifetime (7.x-1.1) - en to de translation catalogue (4 entries)

en: none
de: keine

en: Cache lifetime
de: Minimale Cache-Lebensdauer

en: Performance and scalability
de: Leistungsstärke und Skalierbarkeit

en: Performance page
de: Seite Leistung
