Page Not Found Reports (7.x-1.0) - en to ro translation catalogue (7 entries)

en: Operations
ro: Operațiuni

en: Administration
ro: Administrare

en: Date
ro: Data

en: No log messages available.
ro: Nu este disponibil niciun mesaj log.

en: Path
ro: Cale

en: Count
ro: Contor

en: Referer
ro: Sursa
