Page Not Found Reports (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Status
target: 狀態

en: Operations
target: 操作

en: Description
target: 描述

en: Administration
target: 管理

en: Date
target: 日期

en: No log messages available.
target: 目前沒有日誌訊息。

en: Path
target: 路徑

en: Done
target: 完成

en: Count
target: 次數

en: Add redirect
target: 新增重新導向

en: Tips
target: 提示

en: Delete redirect
target: 刪除重新導向
