Pagerer (7.x-1.0-alpha1) - en to af translation catalogue (21 entries)

en: User interface
af: Gebruikerskoppelvlak

en: Previous
af: Vorige

en: Next
af: Volgende

en: Pages
af: Bladsye

en: Save configuration
af: Stoor konfigurasie

en: Type
af: Tipe

en: page
af: bladsy

en: Quantity
af: Aantal

en: The configuration options have been saved.
af: Die konfigurasie-opsies is gestoor.

en: Center
af: Senter

en: Go to previous page
af: Gaan na vorige bladsy

en: Go to next page
af: Gaan na volgende bladsy

en: type
af: tipe

en: Configure
af: Verstel

en: Page
af: Bladsy

en: ‹ previous
af: ‹ vorige

en: next ›
af: volgende ›

en: Go to first page
af: Gaan na eerste bladsy

en: Go to last page
af: Gaan na laaste bladsy

en: « first
af: « eerste

en: last »
af: laaste »
