Pagerer (7.x-1.0-beta1) - en to nl translation catalogue (31 entries)

en: User interface
nl: Gebruikersinterface

en: Previous
nl: Vorige

en: Next
nl: Volgende

en: Pages
nl: Pagina's

en: Save configuration
nl: Instellingen opslaan

en: title
nl: titel

en: page
nl: pagina

en: Quantity
nl: Hoeveelheid

en: The configuration options have been saved.
nl: De instellingen zijn opgeslagen.

en: Center
nl: Gecentreerd

en: Go to previous page
nl: Ga naar vorige pagina

en: Go to next page
nl: Ga naar volgende pagina

en: Format
nl: Opmaak

en: Display
nl: Weergeven

en: Theme
nl: Thema

en: path
nl: pad

en: Configure
nl: Instellen

en: Page
nl: Pagina

en: Last
nl: Laatste

en: ‹ previous
nl: ‹ vorige

en: next ›
nl: volgende ›

en: First
nl: Eerste

en: Left
nl: Links

en: Right
nl: Rechts

en: Go to first page
nl: Ga naar eerste pagina

en: Go to last page
nl: Ga naar laatste pagina

en: Go to page @number
nl: Ga naar pagina @number

en: « first
nl: « eerste

en: last »
nl: laatste »

en: Current page
nl: Huidige pagina

en: Panes
nl: Vensters
