Pagerer (7.x-1.0-beta1) - en to vi translation catalogue (36 entries)

en: User interface
vi: Giao diện người dùng

en: Previous
vi: Trước

en: Next
vi: Tiếp

en: Pages
vi: Trang

en: Save configuration
vi: Lưu cấu hình

en: title
vi: tiêu đề

en: Item
vi: Mục

en: Type
vi: Kiểu

en: page
vi: trang

en: Quantity
vi: Số lượng

en: Links
vi: Các liên kết

en: The configuration options have been saved.
vi: Các tùy chọn cấu hình đã được lưu lại.

en: Center
vi: Giữa

en: Go to previous page
vi: Đến trang kế trước

en: Go to next page
vi: Đến trang sau

en: Label
vi: Nhãn

en: Format
vi: Định dạng

en: Display
vi: Hiển thị

en: Theme
vi: Sắc thái

en: path
vi: đường dẫn

en: type
vi: loại

en: Configure
vi: Cấu hình

en: Page
vi: Trang

en: Items
vi: Hàng hóa

en: Last
vi: Cuối

en: ‹ previous
vi: ‹ trước

en: next ›
vi: sau ›

en: First
vi: Đầu tiên

en: Left
vi: Trái

en: Right
vi: Phải

en: Go to first page
vi: Đến trang đầu tiên

en: Go to last page
vi: Đến trang cuối cùng

en: Go to page @number
vi: Đến trang @number

en: « first
vi: « đầu

en: last »
vi: cuối »

en: Current page
vi: Trang hiện thời
