Pagerer (7.x-1.1-beta1) - en to unknown language translation catalogue (38 entries)

en: User interface
target: Interface do utilizador

en: Previous
target: Anterior

en: Next
target: Seguinte

en: Pages
target: Páginas

en: Save configuration
target: Guardar configuração

en: delete
target: eliminar

en: Delete
target: Eliminar

en: Operations
target: Operações

en: Cancel
target: Cancelar

en: Quantity
target: Quantidade

en: Advanced options
target: Definições avançadas

en: Links
target: Ligações

en: Reset
target: Reiniciar

en: The configuration options have been saved.
target: As opções de configuração foram guardadas.

en: edit
target: editar

en: Go to previous page
target: Regressar à página anterior.

en: Go to next page
target: Ir para a próxima página

en: Label
target: Etiqueta

en: Preview
target: Pré-visualizar

en: Default:
target: Predefinido:

en: Update
target: Atualizar

en: Display
target: Mostrar

en: Theme
target: Tema

en: Configure
target: Configurar

en: Page
target: Página

en: Items
target: Itens

en: General
target: Geral

en: Last
target: Último

en: ‹ previous
target: ‹ anterior

en: next ›
target: seguinte ›

en: First
target: Primeiro

en: Go to first page
target: Ir para a primeira página

en: Go to last page
target: Ir para a última página

en: Go to page @number
target: Ir para a página @number

en: « first
target: « primeira

en: last »
target: última »

en: Current page
target: Página atual

en: Panes
target: Painéis
