Pagerer (7.x-1.1) - en to gl translation catalogue (38 entries)

en: User interface
gl: Interface de usuario

en: Previous
gl: Anterior

en: Next
gl: Seguinte

en: Pages
gl: Páxinas

en: Save configuration
gl: Gardar a configuración

en: delete
gl: eliminar

en: Delete
gl: Borrar

en: Operations
gl: Operacións

en: Item
gl: Elemento

en: Cancel
gl: Cancelar

en: Quantity
gl: Cantidade

en: Advanced options
gl: Opcións avanzadas

en: Links
gl: Ligazóns

en: Reset
gl: Reiniciar

en: The configuration options have been saved.
gl: Gardáronse as opcións de configuración.

en: edit
gl: editar

en: Go to previous page
gl: Ir á páxina anterior

en: Go to next page
gl: Ir á seguinte páxina

en: Label
gl: Etiqueta

en: Preview
gl: Vista previa

en: Update
gl: Actualizar

en: Display
gl: Visualización

en: Theme
gl: Tema

en: Configure
gl: Configurar

en: Page
gl: Páxina

en: Items
gl: Elementos

en: Widget
gl: Control

en: General
gl: Xeral

en: ‹ previous
gl: ‹ anterior

en: next ›
gl: seguinte ›

en: First
gl: Primeiro

en: Slider
gl: Deslizador

en: Go to first page
gl: Ir á primeira páxina

en: Go to last page
gl: Ir á última páxina

en: Go to page @number
gl: Ir á páxina @number

en: « first
gl: « primeira

en: last »
gl: última »

en: Current page
gl: Páxina actual
