Pagerer (7.x-1.1-beta1) - en to es translation catalogue (43 entries)

en: User interface
es: Interfaz de usuario

en: Previous
es: Anterior

en: Next
es: Siguiente

en: Pages
es: Páginas

en: Save configuration
es: Guardar configuración

en: delete
es: eliminar

en: Delete
es: Eliminar

en: Operations
es: Operaciones

en: Item
es: Elemento

en: Cancel
es: Cancelar

en: Quantity
es: Cantidad

en: Advanced options
es: Opciones avanzadas

en: Links
es: Enlaces

en: Reset
es: Restablecer

en: The configuration options have been saved.
es: Se han guardado las opciones de configuración.

en: edit
es: editar

en: Go to previous page
es: Ir a la página anterior

en: Go to next page
es: Ir a la página siguiente

en: Label
es: Etiqueta

en: Preview
es: Vista previa

en: Default:
es: Predeterminado

en: Update
es: Actualizar

en: Display
es: Presentación

en: Theme
es: Tema

en: Configure
es: Configurar

en: Page
es: Página

en: Items
es: Elementos

en: Widget
es: Control

en: Last
es: Último

en: ‹ previous
es: ‹ anterior

en: next ›
es: siguiente ›

en: First
es: Primero

en: Go to first page
es: Ir a la primera página

en: Go to last page
es: Ir a la última página

en: Go to page @number
es: Ir a la página @number

en: « first
es: « primero

en: last »
es: último »

en: Preset
es: Valor prestablecido

en: Delete preset
es: Eliminar valor predeterminado

en: Add preset
es: Agregar valor prestablecido

en: Preset name
es: Nombre del valor prestablecido

en: Current page
es: Página actual

en: Panes
es: Paneles
