Pagerer (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (40 entries)

en: User interface
target: رابط کاربری

en: Previous
target: قبلی

en: Next
target: بعدی

en: Pages
target: صفحه‌ها

en: Save configuration
target: ذخیره پیکربندی

en: delete
target: حذف

en: Delete
target: حذف

en: Operations
target: عملیات

en: Item
target: آیتم

en: Cancel
target: لغو

en: Quantity
target: تعداد

en: Advanced options
target: گزینه‌های پیشرفته

en: Links
target: پیوندها

en: Reset
target: بازنشانی

en: The configuration options have been saved.
target: تنظیمات ذخیره شدند.

en: edit
target: ویرایش

en: Go to previous page
target: برو به صفحه قبلی

en: Go to next page
target: برو به صفحه بعدی

en: Label
target: برچسب

en: Preview
target: پیش‌نمایش

en: Default:
target: پیش‌فرض:

en: Update
target: به‌روزرسانی

en: Display
target: نمایش

en: Theme
target: پوسته

en: Configure
target: پیکربندی

en: Page
target: صفحه

en: Items
target: آیتم‌ها

en: Widget
target: ساختار

en: General
target: عمومی

en: Last
target: آخرین

en: ‹ previous
target: ‹ قبلی

en: next ›
target: بعدی ›

en: First
target: اولین

en: Go to first page
target: برو به صفحه اول

en: Go to last page
target: برو به صفحه آخر

en: Go to page @number
target: برو به صفحه @number

en: « first
target: « ابتدا

en: last »
target: انتها »

en: <
target: >

en: Current page
target: صفحه جاری
