Paginate (7.x-1.0-rc1) - en to gl translation catalogue (12 entries)

en: User interface
gl: Interface de usuario

en: Pages
gl: Páxinas

en: Go to previous page
gl: Ir á páxina anterior

en: Go to next page
gl: Ir á seguinte páxina

en: Page
gl: Páxina

en: ‹ previous
gl: ‹ anterior

en: next ›
gl: seguinte ›

en: Go to first page
gl: Ir á primeira páxina

en: Go to last page
gl: Ir á última páxina

en: Go to page @number
gl: Ir á páxina @number

en: « first
gl: « primeira

en: last »
gl: última »
