Paginate (7.x-1.0-rc1) - en to gu translation catalogue (3 entries)

en: User interface
gu: વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ

en: Pages
gu: પૃષ્ઠો

en: Page
gu: પ્રુષ્ઠ
