Paginate (7.x-1.0-rc1) - en to oc translation catalogue (12 entries)

en: User interface
oc: Interfàcia de l'utilizaire

en: Pages
oc: Paginas

en: Go to previous page
oc: Anar a la pagina precedenta

en: Go to next page
oc: Anar a la pagina seguenta

en: Page
oc: Pagina

en: ‹ previous
oc: ‹ precedent

en: next ›
oc: seguent ›

en: Go to first page
oc: Anar a la primièra pagina

en: Go to last page
oc: Anar a la darrièra pagina

en: Go to page @number
oc: Anar sus la pagina @number

en: « first
oc: « primièr

en: last »
oc: darrièr »
