Paginate (7.x-1.0-rc1) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: User interface
target: رابط کاربری

en: Pages
target: صفحه‌ها

en: Go to previous page
target: برو به صفحه قبلی

en: Go to next page
target: برو به صفحه بعدی

en: Page
target: صفحه

en: ‹ previous
target: ‹ قبلی

en: next ›
target: بعدی ›

en: Go to first page
target: برو به صفحه اول

en: Go to last page
target: برو به صفحه آخر

en: « first
target: « ابتدا

en: last »
target: انتها »

en: <
target: >
